MonTEX Cyrillic Font List

Oliver Corff

1999 ony xoërdugaar saryn 21

File Font Available Command Name Name Design Sizes kmb Bold

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmr/b/n

kmbx Bold Extended

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

5 6 7 8 9 10 12 cmr/bx/n

kmbxsl Bold Extended Slanted

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmr/bx/sl

kmbxti Bold Extended Text Italic

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmr/bx/it

kmcsc Caps and Small Caps

Monx Tangar uu Miniï xaïrt nutag

8 9 10 cmr/m/sc

kmdunh Dunhill

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmdh/m/n

kmff Funny

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmfr/m/n

kmfi Funny Italic

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmfr/m/it

kmfib Fibonacci

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 cmfib/m/n

kminch Mönx (“inch”) cmiss/bx/n kmitt Italic Typewriter Text

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmtt/m/it

kmr (Regular)

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

5 6 7 8 9 10 12 17 cmr/m/n

kmsl Slanted

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 9 10 12 cmr/m/sl kmsltt Slanted Typewriter Text Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmtt/m/sl

kmss Sans Serif

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 9 10 12 17 cmss/m/n

kmssbx Sans Serif Bold Extended Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmss/bx/n

kmssdc Sans Serif Demibold Condensed Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nu- tag 10 cmss/sbc/n

kmssi Slanted Sans Serif

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 9 10 12 17 cmss/m/sl

kmssq Sans Serif Quotation

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 cmssq/m/n

kmssqi Sans Serif Quotation Slanted Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 cmssq/m/sl

kmtcsc Typewriter Caps and Small Caps Monx Tangar uu Miniï xaïrt nutag

10 cmtt/m/sc

kmti Text Italic

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

7 8 9 10 12 cmr/m/it

kmtt Typewriter Text

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

8 9 10 12 cmtt/m/n

kmu Unslanted Italic

Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmr/m/ui

kmvtt Variable Width Typewriter Text Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmvtt/m/n

kmvtti Variable Width Typewriter Text Italic Mönx Tängär üü! Miniï xaïrt nutag

10 cmvtt/m/it